-0.707 -0.831 -0.924 -0.981 1.000

0.0002

0.0069

0.0136

0.0203

0.0270

0.0337

0.0404

Direções Emergentes Consideradas

Intensidade das Radiâncias Emergentes

Amostra do Conjunto de Treinamento sem Ruído

C=0.01

C=1.0

C=10.0