1 51 100 150 200

-0.05

0.40

0.85

1.30

1.75

2.20

Dados com 10% de ruído

Número de Exemplos

Concentração Recuperada

Exa Est ± Exa

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1.80

3.64

5.48

7.32

9.16

11.00

Dados com 10% de ruído

Número de Exemplos

Exa Est ± Exa